mainДовідка для завантажувачаЛаскаво просимо до SUSE Linux Enterprise Desktop

Скористайтесь цим меню для вибору необхідної функції. Якщо ви будете мати труднощі з навігацією по цій системі довідки, натисніть F1, щоб перейти в helpопис системи довідки. Головні функції цього меню:

harddiskЗавантаженнязжорсткогодиска: Цей вибір нічого не змінить в системі. Він просто запустить попередньо встановлену операційну систему.

linuxВстановлення: Цей режим встановлення працює на більшості комп'ютерів. Якщо під час завантаження трапиться зависання системи або проблеми з виявленням компонентів вашого обладнання, наприклад, дискових контролерів або мережних плат, спробуйте один із наступних способів встановлення.

noacpiВстановлення--ACPIвимкнено: Багато комп'ютерів, які тепер продаються, мають неповне або помилкове впровадження ACPI. Цей вибір вимикає в ядрі підтримку ACPI, але, однак, вмикає багато функцій швидкодії, таких як DMA для жорстких дисків IDE.

failsafeВстановлення--безпечніпараметри: Якщо Встановлення не було успішним, можливо, цей спосіб вирішить проблему.

rescueПорятуноксистеми: Цей завантажувальний штамп запускає малу систему Linux в RAM. Придатне, якщо система не запускається як слід. Після завантаження системи увійдіть в неї як адміністратор (root).

memtestТестпам'яті: Тест пам'яті придатний не тільки для перевірки встановлення нових модулів пам'яті. Це також тест на витримку навантаження значної частини вашої комп'ютерної системи і може виявити проблеми пов'язані з обладнанням.

optПараметризавантаження: Параметри завантаження можуть цілком змінити поведінку вашої системи. Вони є параметрами для ядра.

helpF1Довідка: Довідка є чутливою до контексту. Вона покаже різні вікна залежно від активного елемента завантажувального екрану. Доступний також і опис цієї довідкової системи.

videomodeF3Відеорежим: Тут можна вибрати роздільну здатність екрану під час встановлення. Якщо виникнуть проблеми з встановленням у графічному режимі, можна скористатись встановленням у текстовому режимі.

install_srcF4Джерелавстановлення: Виберіть джерело встановлення.

keytableF2Мова: Вкажіть мову та приписування клавіатури для завантажувача.

driverupdateF5Оновленнядрайверів: Для дуже нових комп'ютерів, можливо, буде необхідно оновити драйвери перед встановленням системи.helpВикористання системи довідкиДовідка завантажувача є чутливою до контексту. Вона подає інформацію про вибраний елемент меню або, якщо ви редагуєте параметри завантаження, вона намагається знайти інформацію про параметр, на який наведено курсор.

Навігаційні клавіші

  Стрілка вгору: виділити попереднє посилання
  Стрілка вниз: виділити наступне посилання
  Стрілка ліворуч, Backspace: повернутись до попередньої теми
  Стрілка праворуч, Enter, Space: слідувати за посиланням
  Сторінка вгору: прокрутити на одну сторінку вгору
  Сторінка вниз: прокрутити на одну сторінку вниз
  Home: перейти до початку сторінки
  End: перейти до кінця сторінки
  Esc: вийти з довідки


Повернутись до mainпочаткусторінкиdriverupdateОновлення драйверівЯкщо для оновлення драйверів потрібна дискета або КД, натисніть F5. Завантажувач попросить вас вставити носій з оновленнями драйверів після завантаження ядра Linux.

Зазвичай оновлення драйверів робиться з дискети, яка містить новіші версії або виправлення помилок драйверів обладнання необхідних під час встановлення.

Повернутись до mainпочаткусторінкиvideomodeВибір відеорежимуНатисніть F3, щоб отримати список відеорежимів, які підтримуються вашою графічною платою. Заздалегідь вибрано найвищий режим, який підтримується вашим монітором.

Можливо, що ваш монітор не буде виявлено автоматично. У цьому випадку, виберіть бажаний режим вручну.

Якщо виникнуть проблеми з встановленням у графічному режимі, можна скористатись встановленням у текстовому режимі.

Повернутись до mainпочаткусторінкиkeytableВибір мови і розкладки клавіатуриНатисніть F2, щоб змінити мову та розкладку клавіатури для завантажувача.

Повернутись до mainпочаткусторінкиinstall_srcДжерело встановленняНатисніть F4, щоб вибрати джерело встановлення.

Це те саме, що й використання параметра завантаження o_installinstall.

Повернутись до mainпочаткусторінкиlinuxВстановленняВиберіть Встановлення, щоб почати типове встановлення. Введені optпараметризавантаження використовуються при запуску. Цей елемент активує багато функцій пересічного обладнання.



Повернутись до mainпочаткусторінкиharddiskЗавантаження з жорсткого дискаВиберіть Завантажити встановлену ОС, щоб запустити систему встановлену на локальному жорсткому диску. Цю систему має бути перед тим правильно встановлено, тому що запускається тільки MBR (головний запис завантаження) на першому жорсткому диску. ІД пристрою першого жорсткого диска вказано в cbcntvs BIOS комп'ютера.

Скористайтесь цим, якщо ви забули вийняти КД або DVD з вашого приводу і хочете запустити комп'ютер з жорсткого диска.



Повернутись до mainпочаткусторінкиnoacpiВстановлення -- ACPI вимкненоДеяке дуже нове обладнання потребує ACPI для керування опрацюванням переривань. ACPI цілком заміняє стару систему APM.

Виберіть Встановлення -- ACPI вимкнено, якщо у вас виникнуть проблеми при завантаженні ядра. Відомі проблеми у комп'ютерах, пов'язані з ACPI:

   * "замерзання" ядра під час завантаження
   * плати PCI не розпізнано або належно не започатковано



Повернутись до mainпочаткусторінкиfailsafeВстановлення -- безпечні параметриВиберіть Встановлення -- безпечні параметри, якщо виникнуть проблеми з зависанням системи під час встановлення або невідтворювані помилки. Цей параметр вимикає DMA для приводів IDE та всі функції керування живленням. Також, див. параметри ядра для o_apmapm, o_acpiacpi та o_ideide.

Повернутись до mainпочаткусторінкиrescueПорятунок системиПорятунок системи -- це невелика базова система, яка завантажується в оперативну пам'ять RAM. Звідти, можна робити різноманітні зміни у встановленій системі. Цей режим призначений для експертів, оскільки в цій системі наявні тільки засоби низького рівня.



Повернутись до mainпочаткусторінкиmemtestТест пам'ятіТест пам'яті надає можливість випробовування обладнання системи на витримку навантаження. Його головна мета -- це виявлення пошкодженої оперативної пам'яті RAM, але він також спричиняє значне навантаження на багато інших компонентів системи.
Не дається гарантії, що пам'ять не має проблем, навіть, якщо не знайдено помилок. Однак, більшість дефектів пам'яті буде знайдено.


Повернутись до mainпочаткусторінкиoptПараметри завантаженняНаявні два типи параметрів завантаження. 1. Параметри, які мають вплив на встановлення. 2. Параметри ядра. Деякі з поширених параметрів:

a) параметри встановлення

  o_installinstall -- вибір джерела встановлення
  networkмережніпараметри -- ваші мережні параметри
  o_vncпараметриvnc -- параметри для встановлення через VNC

b) параметри завантаження

  o_splashsplash -- вплив на поведінку екрану заставки
  o_apmapm -- вмикання/вимикання керування живленням
  o_acpiacpi -- розширений інтерфейс для налаштування та живлення
  o_ideide -- керування підсистемою IDE


Повернутись до mainпочаткусторінкиo_installПараметри встановлення: installТипово, пошук джерела встановлення проводиться в локальних приводах CD-ROM. для мережного встановлення, виберіть параметр install. Для встановлення можливе використання наступних протоколів
  * FTP
  * NFS
  * HTTP
Використовується синтаксис такий як в стандартних адресах URL. Наприклад, якщо ваш сервер знаходиться на 192.168.0.1 і ви хочете зробити встановлення через NFS з каталогу /install на тому сервері, вкажіть джерело таким чином:

  install=nfs://192.168.0.1/install

Мережну плату буде або налаштовано через dhcp, або ви повинні самі вказати параметри, відповідно до того, як описано в networkмережнихпараметрах.


Повернутись до optпараметрівзавантаженняo_splashПараметри ядра: splashЕкран заставки -- це зображення, яке показується під час запуску системи.

splash=0

Екран заставки вимкнено. Може знадобитись для дуже старих моніторів або при виникненні якоїсь помилки.

splash=verbose

Активує заставку, однак, буде показано повідомлення ядра та завантаження.

splash=silent

Активує заставку, але не повідомлення. Замість цього показується смужка поступу.

Повернутись до optпараметрівзавантаженняnetworkПараметри встановлення: мережні параметриВИ можете вже тепер налаштувати мережний інтерфейс. Обладнання буде пізніше виявлено програмою YaST2. Мінімальний набір параметрів необхідних для налаштування вашої мережної плати складається з адреси IP вузла та мережної маски. Наприклад:

  hostip=192.168.0.10 netmask=255.255.255.0

або в коротшому вигляді:

  hostip=192.168.0.10/24

Якщо ви вкажете o_installмережневстановлення, але не наставите ці два параметри, процес встановлення зробить спробу налаштування мережного інтерфейсу за допомогою dhcp. Якщо необхідний типовий шлюз6 вкажіть його за допомогою параметра gateway. Наприклад:

  gateway=192.168.0.8


Повернутись до optпараметрівзавантаженняo_vncПараметри встановлення: vncЩоб увімкнути встановлення через VNC, вкажіть параметри vnc та vncpassword:

  vnc=1 vncpassword=example

Буде запущено сервер VNC і ви зможете керувати програмою YaST2 з будь-якого клієнта VNC з віддаленої системи.


Повернутись до optпараметрівзавантаження.o_apmПараметри ядра: apmAPM -- це одна з двох стратегій керування живленням, яка використовується у сучасних комп'ютерах. Переважно, її використовують на лептопах для таких функцій, як режим сну із збереженням на диск, але вона також може бути відповідальною за вимкнення комп'ютера після від'єднання живлення. APM покладається на правильне функціонування BIOS. Якщо BIOS не працює належно, APM має обмежене використання або навіть може перешкоджати правильній роботі комп'ютера. Тому, APM можна вимкнути параметром

  apm=off -- цілком вимкнути APM

Деякі найновіші комп'ютери можуть отримати більше користі від новіших o_acpiACPI.

Повернутись до optпараметрівзавантаженняo_acpiПараметри ядра: acpiACPI (Advanced Configuration and Power Interface) -- це стандарт, який визначає інтерфейси керування живленням та налаштуванням між операційною системою та BIOS. Типово, acpi вмикається, коли виявлено BIOS новіший ніж з 2000 року. Є декілька загальновживаних параметрів для керування поведінкою ACPI:

  pci=noacpi -- не використовувати ACPI для маршрутизації переривань   acpi=oldboot -- активувати тільки частини ACPI, які відносяться до завантаження
  acpi=off -- цільком вимкнути ACPI
  acpi=force -- увімкнути ACPI навіть, якщо ваш BIOS датований перед 2000 роком

Особливо на нових комп'ютерах, ACPI заміняє стару систему o_apmapm.

Повернутись до optпараметрівзавантаженняo_ideПараметри ядра: ideНа відміну від SCSI, IDE використовується в переважній більшості робочих станцій. Щоб обійти деякі проблеми з обладнанням, які трапляються в системах з IDE, скористайтесь параметром ядра:

  ide=nodma -- вимкнути dma для приводів IDE


Повернутись до optпараметрівзавантаження.bitsВибір типу ПЗВи можете встановити 32-бітну або 64-бітну версію SUSE Linux.

Повернутись до mainпочаткусторінки