F1Välkommen till Ubuntu!Det här är en live-CD-ROM för Ubuntu
7.10. Den byggdes den 20071016.

HJÄLPINDEX

TANGENTÄMNE

<F1F1>   Den här sidan, hjälpindexet.
<F2F2>   Förutsättningar för att köra Ubuntu.
<F3F3>   Uppstartsmetoder för speciella sätt att använda den här CD-ROM.
<F4F4>   Ytterligare uppstartsmetoder; rädda ett trasigt system.
<F5F5>   Speciella uppstartsparametrar, översikt.
<F6F6>   Speciella uppstartsparametrar för speciella maskiner.
<F7F7>   Speciella uppstartsparametrar för valda diskkontroller.
<F8F8>   Speciella uppstartsparametrar för bootstrapsystemet.
<F9F9>   Hur man får hjälp.
<F10F10>  Copyright och garantier.

Tryck F2 till F10 för detaljer, eller Escape för att avsluta hjälpen.F2FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR INSTALLATION AV UBUNTUDu måste ha åtminstone 384 megabyte RAM-minne för att använda det här
livesystemet.

Det här livesystemet kräver inte något utrymme på din hårddisk. Dock kommer
befintliga Linux-växlingspartitioner på disken att användas om de finns
tillgängliga.

Se FAQ för mer information; det här dokumentet finns tillgängligt på Ubuntus
webbplats, http://www.ubuntu.com/

Tack för att du valde Ubuntu!

Tryck F1 för hjälpindexet, eller Escape för att avsluta hjälpen.F3UPPSTARTSMETODERTillgängliga uppstartsmetoder:

live
  Starta livesystemet.
memtest
  Genomför en minnestest.

För att använda en av de här uppstartsmetoderna, ange det på prompten, följt
av valfria uppstartsparametrar. Exempelvis:

  boot: live acpi=off

Om du är osäker bör du använda standardmetoden för uppstart, utan några
speciella parametrar, genom att helt enkelt trycka Enter vid
uppstartsprompten.

Tryck F1 för hjälpindexet, eller Escape för att avsluta hjälpen.F4RÄDDA ETT TRASIGT SYSTEMDet finns inget dedicerat räddningsläge på den här cd-skivan. Eftersom hela
systemet kör från cd-skivan, är det även möjligt att använda kommandoraden
och/eller de grafiska verktygen för att rädda ett trasigt system, och
använda en webbläsare för att söka efter hjälp. Omfattande råd finns
tillgängliga online för de flesta sorters problem som kan orsaka att ditt
normala system misslyckas att starta upp korrekt.

Tryck F1 för hjälpindexet, eller Escape för att avsluta hjälpen.F5SPECIELLA UPPSTARTSPARAMETRAR - ÖVERSIKTPå ett fåtal system kan du behöva att ange en parameter vid boot:
-prompten för att kunna starta upp systemet. Exempelvis, Linux kanske inte
kan identifiera din maskinvara automatiskt och du behöver specifikt ange
dess plats eller typ för att den ska hittas.

För mer information om vilka uppstartsparametrar du kan använda, tryck:

<F6F6>   uppstartsparametrar för speciella maskiner
<F7F7>   uppstartsparametrar för olika diskkontroller
<F8F8>   uppstartsparametrar som accepteras av bootstrapsystemet

Många kärnmoduler läses in dynamiskt av bootstrapsystemet, och parametrar
för de här modulerna kan inte anges på kommandoraden.

Tryck F1 för hjälpindexet, eller Escape för att avsluta hjälpen.F6SPECIELLA UPPSTARTSPARAMETRAR - DIVERSE MASKINVARADu kan använda följande uppstartsparametrar på boot: prompten, i
kombination med uppstartsmetoden (se <F3F3>). Om du använder hexadecimala
tal måste du använda 0x-prefixet (exempelvis 0x300).

MASKINVARA                             PARAMETER ATT ANGE

IBM PS/1 eller ValuePoint (IDE-disk)   hd=cylindrar,huvuden,sektorer
Vissa modeller av IBM ThinkPad         floppy.floppy=thinkpad
IBM Pentium Microchannel               mca-pentium no-hlt
Skydda In/Ut-portregioner              reserve=iobase,extent[,...]
Problemlösning för felaktig FPU (äldre maskiner)
                                       no387
Bärbara datorer med skärmproblem       vga=771
Tvinga användningen av allmän IDE-drivrutin
                                       generic.all_generic_ide=1
Om du upplever låsningar eller andra maskinvarufel, inaktivera felaktig
dirigering av APIC-avbrott             noapic nolapic

Till exempel:

  boot: live vga=771 noapic nolapic

Tryck F1 för hjälpindexet, eller Escape för att avsluta hjälpen.F7SPECIELLA UPPSTARTSPARAMETRAR - DIVERSE DISKENHETERDu kan använda följande uppstartsparametrar på boot: prompten, i
kombination med uppstartsmetoden (se <F3F3>).

MASKINVARA                   PARAMETER ATT ANGE

Adaptec 151x, 152x           aha152x.aha152x=iobase[,irq[,scsi-id[,reconnect]]]
Adaptec 1542                 aha1542.aha1542=iobase[,buson,busoff[,dmaspeed]]
Adaptec 274x, 284x           aic7xxx.aic7xxx=no_reset (aktiverad om den inte är
noll)
BusLogic SCSI-värdar         BusLogic.BusLogic=iobase
Vissa DELL-maskiner          aic7xxx.aic7xxx=no_probe

Denna lista är inte komplett, se kärnans kernel-parameters.txt för fler.

Till exempel:

  boot: live aic7xxx.aic7xxx=no_probe

Tryck F1 för hjälpindexet, eller Escape för att avsluta hjälpen.F8SPECIELLA UPPSTARTSPARAMETRAR - INSTALLATIONSSYSTEMETDu kan använda följande uppstartsparametrar på boot: prompten, i
kombination med uppstartsmetoden (se <F3F3>). De här parametrarna
kontrollerar hur bootstrapsystemet fungerar.

RESULTAT                                PARAMETER

Använd Braille-tty                      brltty=drivrutin,enhet,texttabell
Inaktivera ACPI för PCI-kartor (lämpligt för vissa HP-servrar och
Via-baserade maskiner)                  pci=noacpi

Till exempel:

  boot: live pci=noacpi

Tryck F1 för hjälpindexet, eller Escape för att avsluta hjälpen.F9FÅ HJÄLPOm du inte kan starta Ubuntu, misströsta inte! Ubuntu-teamet står redo att
hjälpa dig! Vi är speciellt intresserade av att höra om uppstartsproblem på
grund av att de i allmänhet inträffar för fler än en person. Vi har
antingen redan hört om ditt speciella problem och kan snabbt ge ut en
programfix eller så önskar vi höra om det och arbeta fram en lösning
tillsammans med dig, och nästa användare som påträffar samma problem kommer
att dra fördelar av dina erfarenheter!

Se FAQ för mer information; det här dokumentet finns tillgängligt på Ubuntus
webbplats, http://www.ubuntu.com/

Tryck F1 för hjälpindexet, eller Escape för att avsluta hjälpen.F10COPYRIGHT OCH GARANTIERUbuntu är Copyright (C) 2004-2007 Canonical Ltd., och innefattar arbetet
från många andra ursprungliga upphovsmän och bidragsgivare.

Ubuntu-systemet kan fritt distribueras. Efter uppstart kommer de exakta
utgivningsvillkoren för varje paket att beskrivas i motsvarande filen
/usr/share/doc/paketnamn/copyright.

Med Ubuntu följer ABSOLUT INGEN GARANTI, så långt som tillåts av gällande
lag.

Det här systemet är baserat på Debian. Se ulink url="http://www.debian.org/"
/> för fler detaljer och information om Debian-projektet.

Tryck F1 för hjälpindexet, eller Escape för att avsluta hjälpen.
