NAME    WINAUX

DESCRIPTION 'A Windows AUX device simulator'

EXETYPE WINDOWS

CODE    PRELOAD DISCARDABLE
DATA    PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE    1024
STACKSIZE   5120

EXPORTS
    OverlappedWindowProc1
