;Module definition file for the XServer.DLL

LIBRARY		XServer

DESCRIPTION     'XServer DLL for XLisp. (c) Gabor Paller , 1993'
EXETYPE		WINDOWS
CODE		PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA		PRELOAD MOVEABLE SINGLE
HEAPSIZE	1024
EXPORTS		XDSendRequest
		XDGetReply
		XDGetRequest
		XDSendReply
		XDDeleteReply
		XDStartServer
		XDTerminateServer
		XDDebug
		xstrncpy